LIBRARY         TESTER
DESCRIPTION     'Tester:  Journal hook routines for Autotesting'
EXETYPE         WINDOWS
STUB            'WinStub.exe'
CODE            FIXED PRELOAD
DATA            MOVEABLE SINGLE PRELOAD
HEAPSIZE        0
EXPORTS
		WEP     @1      RESIDENTNAME
                Tester  @2
                JournalRecordHook       @3
                JournalPlaybackHook     @4
